Title: Präsentation Hospitation FH Olten

Hospitation FH Olten, Pflege

bei Dr. med. Elisabeth Maggi

1. Lehrjahr

Datum, 25.10.21

Zeit, 9:00-11:50 Uhr

Ablaufschema

[Image: a]

Ablaufschema

[Image: b]

[Image: c]

Unterrichtsanfang- und Ende

Unterrichtsgestaltung

Unterrichtseinstieg | Unterrichtsende
10 min | 15 min
Pinnwand mit Symbolen | Kurzvideo mit Ton
Repetition Unterrichtsstoff via Fragen | Zusammenfassung Video via Fragen
-> Übersicht geben | -> Einblick in nächsten Unterrichtsstunden

Eindruck Klasse

- 18 Schüler (16 Frauen, 2 Männer)

- ruhig

- zurückhaltend bei Fragen

- interessiert

- respektvoll