Title: Knochen - Osteomalazie Diagnostik - Bilder

[Image: Lendenwirbelsäule einer Patientin mit Osteomalazie. Die Knochenstruktur ist verwaschen, die Abgrenzung der Deck- und Bodenplatten zum Wirbelkörper erscheint verwischt und die Knochensubstanz unter den Grund- und Deckplatten verdichtet (“Rugger-JerseyPhäno]