Title: Normaler Gang

Kraftspitzen
Q: Welchen Wert erreichen die beiden Kraftspitzen beim normalen Gehen?
- 110% BW (correct)
- 100% BW
- 200% BW
- 75% BW

Bodenreaktionskraft
Beantworten Sie die folgende Frage.

Q: Welche charakteristische Form zeigt die vertikale Bodenreaktionskraft eines Beins beim Gehen?

[...]
A: Doppelhöcker

Choose the correct statement.