Title: Messmethoden Probandenvorbereitung

Segment
Wie viele Marker werden benötigt um ein einzelnes Segment dreidimensional zu erfassen?

Q: [...]
A: 3

Kameras
Von wie vielen Kameras muss ein Marker während einer Messung mindestens gesehen werden, damit er später rekonstruiert werden kann?

Q: [...]
A: 2

EMG Elektrode
Wo werden die EMG-Elektroden aufgeklebt um ein optimales Signal zu erhalten?

Q: [...]
A: Muskelbauch

EMG Messung
Ordnen Sie die Schritte welche für eine optimale Signalübertragung der EMG-Elektroden notwendig sind.

Q: 1) [...]
2) [...]
3) [...]
4) [...]
A: Muskelbauch ertasten; Entfernen der Haare mittels Rasierer; Aufrauhen der Haut mittels Bimmsstein; Entfettung der Haut mittels Alkohol

Choose the correct statement.