Title: pKs

Q: Weshalb besitzt die Aminosäure Asparaginsäure drei pKS-Werte?
A: Die Aminosäure besitzt zwei Säuregruppen (COOH) mit unterschiedlichen Säurestärken (zwei pKS-Werte) und ein pKS-Wert für die Aminogruppe.