Title: Hirnstimulation MC 1

Q: Woher wissen die Chirurgen, wo sie die Elektroden im Gehirn platzieren müssen?
- Sie bestimmen im Vorfeld die Gehirnregionen mittels MRI und CT-Scan. (correct)
- Sie markieren die Zellen des Striatum mit einem molekularen Marker.