Title: H-Reflex 2

Q: Wie verändert sich die H-Welle mit zunehmender Reizstärke?
- Die H-Welle ist immer gleich stark.
- Die H-Welle nimmt mit der Reizstärke zu.
- Die H-Welle nimmt mit der Reizstärke ab.
- Die H-Welle nimmt zunächst zu, bei hoher Reizstärke vermindert sich die M-Welle aber wieder. (correct)