Title: H-Reflex 1

Q: Wie verändert sich die M-Welle mit zunehmender Reizstärke?
- Die M-Welle ist immer gleich stark.
- Die M-Welle nimmt mit der Reizstärke zu. (correct)
- Die M-Welle nimmt  mit der Reizstärke ab.
- Die M-Welle nimmt zunächst zu, bei hoher Reizstärke vermindert sich die M-Welle aber wieder.