Title: Wenn der Zielpunkt entfernt vom Reaktionsfeld des Neurons liegt (Versuch 3), dann ist die Aktivität des Neurons vor der Ausführung der Sakkade

Q: Wenn der Zielpunkt entfernt vom Reaktionsfeld des Neurons liegt (Versuch 3), dann ist die Aktivität des Neurons vor der Ausführung der Sakkade
- leicht erhöht. (correct)
- erhöht.
- nicht verändert.