Title: Welche sensorischen Ausfälle erwarten Sie bei einer halbseitigen Rückenmarksverletzung unterhalb der Läsion?

Q: Welche sensorischen Ausfälle erwarten Sie bei einer halbseitigen Rückenmarksverletzung unterhalb der Läsion?
- Keine Funktionsausfälle.
- Thermo-, Nozi- und Viscerozeption fallen ipsilateral zur Seite der Läsion aus.
- Mechano- und Propriozeption fallen ipsilateral zur Seite der Läsion aus. (correct)
- Thermo-, Nozi- und Viscerozeption fallen kontralateral zur Seite der Läsion aus. (correct)