Title: Brown-Séquard-Syndrom Multiple Choice 1

Q: Welche Wahrnehmungsstörungen erwarten Sie bei einer halbseitigen Rückenmarksverletzung oberhalb der Läsion?
- Keine Funktionsausfälle. (correct)
- Thermo-, Nozi- und Viscerozeption fallen kontralateral zur Seite der Läsion aus.
- Mechano- und Propriozeption fallen ipsilateral zur Seite der Läsion aus.
- Thermo-, Nozi- und Viscerozeption fallen ipsilateral zur Seite der Läsion aus.