Title: auditorisches System

Töne werden als Schallwellen übertragen. Die Schallwellen treffen auf das Trommelfell und werden über die 3 Gehörknöchelchen (Hammer, Amboss, Steigbügel) auf das ovale Fenster weitergeleitet.

Die Bewegung des ovalen Fensters führt zu einer Auslenkung der Basilarmembran der Cochlea. Diese Auslenkung wird durch Haarzellen gemessen. Die Haarzellen sind dabei tonotopisch (d.h. nach Tonhöhe) angeordnet. Haarzellen für hohe Frequenzen liegen an der Basis der Cochlea, Haarzellen für tiefe Frequenzen an der Spitze der Cochlea. Jede Haarzelle hat somit eine bevorzugte Frequenz, auf welche sie bereits bei geringer Lautstärke besonders sensibel reagiert. Allerdings können durch laute Töne auch benachbarte Haarzellen aktiviert werden, welche eigentlich nicht bevorzugt auf die entsprechende Frequenz reagieren.Die Haarzellen schütten Neurotransmitter aus, welche den Hörnerv erregen.

Der Hörnerv zieht durch den Hirnstamm zum Thalamus und anschliessend zum primären auditorischen Cortex (A1) im Temporallappen. Dabei kreuzen viele Neurone innerhalb des Hirnstamms zur kontralateralen Seite und gelangen somit zum kontralateralen A1. Dadurch ist jedes Innenohr sowohl mit dem linken als auch mit dem rechten A1 verbunden. Dies ermöglicht das binaurale und räumliche Hören.