Title: IEP

Q: Befindet sich der pH-Wert der Lösung unter dem isoelektrischen Punkt, wandert die Aminosäure in einer Flüssigkeit zur Kathode.
A: true
If right: Dies ist korrekt. Unter dem isoelektrischen Punkt ist die Aminosäure positiv geladen und wandert deshalb zur Kathode (Minuspol).