Title: Brown-Séquard-Syndrom Multiple Choice 2

Q: Welche Funktionsausfälle erwarten Sie bei einer halbseitigen Rückenmarksverletzung auf der linken Seite des Rückenmarks bezüglich der somatosensorischen Verarbeitung unterhalb der Läsion?
- Keine Funktionsausfälle.
- Thermo-, Nozi- und Viscerozeption fallen auf der linken Seite aus.
- Mechano- und Propriozeption fallen auf der linken Seite aus. (correct)
- Thermo-, Nozi- und Viscerozeption fallen auf der rechten Seite aus. (correct)