Title: Quiz T/F Kap9 Bodenreaktion und Nährstoffe

Q: Denitrifikation führt zu einer verstärkten Auswaschung von Stickstoff ins Grundwasser.
A: false

Q: Eine zu hohe N-Düngung kann die Qualität von Feldfrüchten vermindern.
A: true

Q: Der pH-Wert von Böden ist entscheidend vom Gesamt-Aluminiumgehalt des Bodens abhängig.
A: false

Q: Die Feldspatverwitterung führt zu einer Erhöhung der Phosphatverfügbarkeit.
A: false

Q: Böden auf Löss sind besser gegen Säureeinträge gepuffert als Böden auf Granit.
A: true

Q: Die Versauerung von Böden führt zu einer schlechteren Pflanzenverfügbarkeit von Eisen.
A: false

Q: Die effektive Kationenaustauschkapazität eines Bodens ist pH-Abhängig.
A: true

Q: Ein mässig saurer pH-Wert (pH 5.5 - 6.0) ist optimal für die Phosphatverfügbarkeit für Pflanzen.
A: true

Q: Die Magnesiumverfügbarkeit für Pflanzen ist in sauren Böden (pH<5) am höchsten.
A: false

Q: Böden auf basischen magmatischen Gesteinen haben meistens einen pH-Wert < 7.
A: true

Q: In sauren Böden ist die potentielle KAK höher als die effektive KAK.
A: true

Q: Schwefelmangel im Gemüseanbau kann durch eine Kalkung (z.B., Calcit, Dolomit) behoben werden.
A: false

Q: Nährstoffreiche Böden haben meistens eine relativ hohe Basensättigung.
A: true

Q: Eisen wird leicht aus Böden ausgewaschen und muss daher mit Düngung zugeführt werden.
A: false

Q: Die Denitrifikation von NH4+ zu NO3- fördert die Stickstoffauswaschung mit dem Sickerwasser.
A: false

Q: Eine Infektion von Leguminosen durch Rhizobien führt zu erheblichen Ertragseinbussen.
A: false

Q: Eisenmangel bei Pflanzen kann in carbonatreichen Böden vorkommen, weil bei hohen pH-Werten die Löslichkeit von Fe gering ist.
A: true

Q: Negativ geladene Bodenoberflächen bilden die Grundlage für den Kationenaustausch in Böden.
A: true

Q: Bei hohem pH-Wert liegt Phosphor im Boden häufig in Form schwer löslicher Ca-Phosphate vor.
A: true

Q: Die effektive Kationenaustauschkapazität (KAK) ist in sauren Böden grösser als die potentielle KAK.
A: false

Q: Kalium und Kupfer sind essentielle Nährelemente für Pflanzen.
A: true

Q: Phosphor wird bei der Verwitterung von Apatit freigesetzt und als Anion von Pflanzen aufgenommen.
A: true

Q: Denitrifikation kann zu signifikanten Verlusten der gedüngten Stickstoffmenge führen.
A: true

Q: Die Säureneutralisationskapazität einer Pararendzina liegt über der eines Rankers.
A: true

Q: Denitrifikation führt zu gasförmigen Verlusten von N aus dem Boden.
A: true

Q: Böden auf Tonmergel sind besser gegen Säureeinträge gepuffert, als Böden auf Granit.
A: true

Q: Die Versauerung von Böden führt zu einer schlechteren Pflanzenverfügbarkeit von Eisen.
A: false

Q: Die potentielle Kationenaustauschkapazität eines Bodens ist pH-Abhängig.
A: false

Q: Ein mässig saurer pH-Wert (pH 5.5 - 6.0) ist optimal für die Phosphatverfügbarkeit für Pflanzen.
A: true

Q: Die Nitrifikation läuft vor allem in schlecht durchlüfteten Böden ab.
A: false

Q: Bei sehr sauren pH-Werten nimmt die Aluminium-Konzentration in der Bodenlösung zu.
A: true

Q: Kupfer, Zink, und Nickel sind essentielle Mikronährelemente für Pflanzen.
A: true

Q: Die Phosphatverfügbarkeit für Pflanzen ist in alkalischen Böden (pH >7) am höchsten.
A: false

Q: Böden auf basischen Silicatgesteinen haben oft pH-Werte im schwach sauren Bereich (pH 5.0-6.5).
A: true

Q: Im Gegensatz zur effektiven KAK ist die potentielle KAK nicht vom aktuellen Boden-pH abhängig.
A: true

Q: Magnesiummangel im Gemüseanbau kann durch eine Düngung mit Gips behoben werden.
A: false

Q: Der Begriff „Rhizosphäre“ beschreibt den Lebensraum von N2-fixierenden Rhizobien im Boden.
A: false

Q: Viele Ferralsole sind an Eisen verarmt, wodurch Eisenmangel bei Pflanzen dort verbreitet ist.
A: false

Q: Denitrifikation in gut durchlüfteten Böden führt zur Oxidation von Nitrat zu gasförmigem N2.
A: false

Q: Mykorrhiza-Pilze können zur Phosphatversorgung von Pflanzen beitragen.
A: true

Q: Die Phosphatverfügbarkeit für Pflanzen ist in mässig sauren Böden (pH 5.5 - 6.0) am höchsten.
A: true

Q: Das Porenwasser in Böden auf ultrabasischen Gesteinen weist meistens einen pH-Wert > 12 auf.
A: false

Q: Im Gegensatz zur potentiellen KAK ist die effektive KAK nicht vom aktuellen Boden-pH abhängig.
A: false

Q: Schwefelmangel im Gemüseanbau kann durch eine Düngung mit Gips behoben werden.
A: true

Q: Die „Basensättigung“ beschreibt den Anteil der pflanzenverfügbaren Nährstoffe am Gesamtgehalt.
A: false

Q: Kupfer wird meist schnell aus Böden ausgewaschen und wird daher oft mit Düngung zugeführt.
A: false

Q: Denitrifikation kann zu signifikanten Verlusten der gedüngten Stickstoffmenge führen.
A: true

Q: Der Befall durch Mykorrhiza-Pilze führt zu erheblichen Ernteeinbussen im Getreideanbau.
A: false

Q: Ammonium-N wird leichter aus Böden ausgewaschen, als Nitrat-N.
A: false

Q: Die Kationenaustauschkapazität (KAK) wird durch positiv geladene Mineraloberflächen in Böden verursacht.
A: false