Title: Vitamin-D-Mangel

Vitamin - D - Mangel

Q: Welche Ursache haben Osteomalazie und Rachitis?
A: Vitamin-D-Mangel

Q: Wie kann Vitamin-D-Mangel diagnostiziert werden?
A: - Röntgenbefunde

- bestimmte Laborkonstellationen

Q: Wie therapiert man Osteomalazit und Rachitis bei Vitamin-D-Mangel?
A: - Substitution mit Vitamin D3 und Kalzium

- eine an Milch und Milchprodukten reiche Diät kann zusätzlich das Phosphatangebot verbessern

- Ausreichende UV-Bestrahlung

Q: Wie therapiert man Osteomalazie und Rachitis bei Vitamin-D-Stoffwechselstörungen?
A: - Substitution des aktiven Metabolits Kalzitriol

- nach Möglichkeit Behandlung der Grunderkrankung.

Zu Beginn der Therapie sind regelmäßige Kontrollen des Kalziumspiegels und der alkalischen Phosphatase (AP) angezeigt: Eine absinkende AP ist ein wichtiger Parameter für die Wirksamkeit der Therapie