Title: Testes - anatomische GL

- [Image: Tubulus seminiferus contortus]
- adluminales Kompartiment
- basales Kompartiment
- unreife Spermatide
- Residual- körper
- Spermium
- Sertoli Zelle
- Sperma- tozyt I
- Serma- togonie
- Sertoli- Zell- Barriere
Q: adluminales Kompartiment
A: adluminales Kompartiment
Q: basales Kompartimen
A: basales Kompartiment
Q: unreife Spermatide
A: unreife Spermatide
Q: Residualkörper
A: Residual- körper
Q: Spermium
A: Spermium
Q: SertoliZelle
A: Sertoli Zelle
Q: Spermatozyt I
A: Sperma- tozyt I
Q: Spermatogonie
A: Serma- togonie
Q: Sertoli-Zellbarriere
A: Sertoli- Zell- Barriere