Title: Testes - 5alpha-Reduktasemangel

Ätiopathogenese

Keine Umwandlung von Testosteron in Dihydrotestosteron (DHT), autosomal rezessive Vererbung

Epidemiologie

Eine der häufigsten Ursache für intersexuelles Genitale.

Klinik

- intersexuelles (Mikropenis, Hypospadie) oder normales männliches oder weibliches Genitale
- cave: Kryptorchismus
- in Pubertät Virilisierungserscheinungen (grosse psychosoziale Probleme bei weiblich sozialisierten Patienten!)

Therapie

Abhängig von der Geschlechtsidentität

- männlich: evtl. plastische Korrekturoperationen
- weiblich: Entfernung der Keimdrüsen nach Abschluss des Längenwachstum, ggf, plastische Korrektur, Östrogensubstitution
- psychologische Begleitung