Title: Schilddrüse - Anatomische GL

- A. thyreoidea superior
- Cartilago thyreoidea
- A. carotis communis
- V. jugularis interna
- Isthmus glandulae thyreoidea
- Os hyoideum
- Lobus pyramidalis
- M. cricothyreoideus
- Glandula thyreoidea
- A. thyreoidea inferior
- V. thyreoidea media (Kocher)
- N. laryngeus recurrens
- Trachea
- Vv. thyreoideae inferiores
Q: A. thyreoidea superior
A: A. thyreoidea superior
Q: Cartilago thyreoidea
A: Cartilago thyreoidea
Q: A. carotis communis
A: A. carotis communis
Q: V. jugularis interna
A: V. jugularis interna
Q: I. glandulae thyreoidea
A: Isthmus glandulae thyreoidea
Q: Os hyoideum
A: Os hyoideum
Q: Lobus pyramidalis
A: Lobus pyramidalis
Q: M. cricothyreoideus
A: M. cricothyreoideus
Q: Glandula thyreoidea
A: Glandula thyreoidea
Q: A. thyreoidea inferior
A: A. thyreoidea inferior
Q: V. thyreoidea media (Kocher)
A: V. thyreoidea media (Kocher)
Q: N. laryngeus recurrens
A: N. laryngeus recurrens
Q: Trachea
A: Trachea
Q: Vv. thyreoideae inferiores
A: Vv. thyreoideae inferiores