Title: Ovar - Ätiopathogenese

Ovarielle Ursachen

(primäre Ovarialinsuffizienz)

- genetischer Defekt, verfrühte Menopause

Hypothalamisch-hypophysäre Ursachen

(sekundäre Ovarialinsuffizienz)

- Hyperprolaktinämie: medikamentös verursacht (Neuroleptika, Antidepressiva, Metoclopramid, psychotrope Substanzen), Hypothyreose, Prolaktinom
- genetische Defekte: z.B. Kallmann-Syndrom
- Hypopituitarismus: z.B. Hypophysentumor, Sheehan-Syndrom
- funktioneller Gonadotropinmangel: Essstörungen (Anorexia nervosa, Bulimie), Leistungssport, Stress (psychisch und physisch)

Genitale Ursache

- Fehlbildungen von Uterus/Vagina, Gynatresie ( z.B. Mayer-von-Rokitansky-Küster-Hauser-Syndrom), Asherman-Syndrom

Extragenitale Ursache

- Adrenogenitales Syndrom u.a