Title: Ovar - Anat GL

Choose the correct statement.

- Die Ovarien liegen intraperitoneal und sind paarig angelegt. (correct)
- Die Ovarien liegen extraperitoneal und sind paarig angelegt.

- Grösse: 3x2x1 cm, Gewicht ca. 10g (correct)
- Grösse: 2x2x2 cm, Gewicht ca. 20g

- Die Blutversorgung der Ovarien erfolgt über die A. ovarica und A. uterina. (correct)
- Die Blutversorgung der Ovarien erfolgt über die A. ovaraea und A. uterea.

- Der Kortex besteht aussen aus der Tunica albuginea und innen aus dem Keimparenchym. (correct)
- Der Kortex besteht aussen aus dem Keimparenchym und innen aus der Tunica albuginea.

- Die zentrale Medulla besteht aus Gefässen und einem Netzwerk von vegetativen Fasern. (correct)
- Die zentrale Medulla besteht aus Fettgewebe und einem Netzwerk von Gefässen.

- Oozyten reifen in den Ovarien heran. (correct)
- Ozon reift in den Ovarien heran.

- In den Ovarien geschieht die Synthese von verschiedenen Steroidhormonen: v.a. Östradiol und Progesteron (correct)
- In den Ovarien geschieht die Synthese von verschiedenen Steroidhormonen: v.a. Cortison und Testosteron