Title: Kalziumstörungen - Quiz

Q: Eine Hyperkalzämie ist fast immer die Folge von? Was sind die häufigsten Ursachen?
A: Eine Hyperkalzämie ist fast immer die Folge gesteigerten Knochenabbaus. Die häufigsten Ursachen sind Malignome und primärer Hyperparathyreoidismus.

Q: Was hilft zur Differenzialdiagnostischen Unterscheidung bei Hyperkalzämien?
A: Die Bestimmung von PTH

Q: Was kann neben der kausalen Therapie gegen Hyperkalzämie eingesetzt werden?
A: Es MUSS ausreichend Flüssigkeit zugeführt werden. Bisphosphonate und Kalzitonin können den Knochenabbau hemmen.

Q: Was sollte unbedingt untersucht werden bei Hyperkalzämie?
A: Eine häufige Ursache einer Hyperkalzämie sind Malignome. Auch bei fehlendem klinischem Verdacht sollte daher immer ein Tumor ausgeschlossen werden!

Q: Was ist der pHPT?
A: pHPT = primärer Hyperparathyreoidismus

Der pHPT ist eine primäre Erkrankung der Nebenschilddrüsen mit vermehrter Parathormonbildung.

Q: Was ist der sHPT? Was ist der Unterschied zum pHPT?
A: Der sHPT ist charakterisiert durch eine vermehrte Bildung von Parathormon als adäquate Reaktion der Nebenschilddrüsen auf eine Hypokalzämie (z.B. bei Vitamin- D-Mangel oder Niereninsuffizienz).

Der pHPT ist die primäre Erkrankung der Nebenschilddrüsen mit vermehrter Parathormonbildung, also die Ursache, nicht die Reaktion.