Title: Kalzium - Parathormon

Funktionen von Kalzium

- Eine Änderung der intrazellulären Kalziumkonzentration signalisiert ganz allgemein eine Änderung des zellulären Funktionszustands und beeinflusst eine Vielzahl biologischer Funktionen, darunter:
- die elektromechanische Koppelung der Muskelkontraktionen
- die Permeabilität von Zellmembranen
- die Sekretionsaktivität endokriner und exokriner Drüsen
- die Zellproliferation
- die Aktivität von Enzymen (z.B. Glykogenolyse und Glukoneogenese)
- Außerdem ist Kalzium ein Kofaktor in der Blutgerinnung und essenziell wichtig für die Mineralisation des Knochens.

Kalziumkonzentration intra- und extrazellulär

- die zytosolische Kalziumkonzentration ist mit 0,0001 mmol/l sehr niedrig (extrazellulären Konzentration von 2,2-2,65 mmol/l)
- dieser zusätzlich durch negative elektrische Potenziale verstärkte Konzentrationsgradient wird durch membranständige Ionenpumpen (Ca2+-ATPase und Na+-Ca2+-Antiportcarrier) sowie durch Speicherung des intrazellulären Kalziums im endoplasmatischen Retikulum und in den Mitochondrien aufrechterhalten
- Etwa 40% des Serumkalziums sind proteingebunden (Albumin und Globulin), etwa 10% sind komplexiert (z.B. mit Citrat oder Phosphat).