Title: Kalzium - Knochenzusammensetzung

Chemische Zusammensetzung

- die extrazelluläre Matrix des Knochens besteht zu ca. 70% aus anorganischen Verbindungen
  - v.a. Hydroxylapatit (Ca10[PO4]6[OH]2)
  - Kalzium und Phosphat liegen auch als amorphes Kalziumphosphat vor
  - Weitere Verbindungen sind Bikarbonat und verschiedene Mineralsalze
- der organische Anteil der Knochenmatrix besteht zum überwiegenden Teil aus:
  - Kollagen vom Typ I, außerdem v.a. aus
  - Proteoglykanen und Glykoproteinen

Der Knochen setzt sich wie folgt zusammen:

- anorganische Verbindungen: 70%
- organische Verbindungen: 22%, davon
  - Kollagen Typ I: 85%
  - Nichtkollagenproteine: 15%, davon
    - extrazelluläre Proteine: 85%
    - zelluläre Proteine: 15%
- Wasser: 8%

Knochenstruktur

- Unterscheidung in spongiöser (trabekulärer) und kortikaler (kompakter) Knochen unterschieden werden:
- Kortikalis bildet die äußere Hülle und ist hauptsächlich bei Röhrenknochen zu finden
- Spongiosa ist wie ein Gitter- und Maschenwerk mit längs- und querverstrebten Bälkchen und Plättchen aufgebaut, ausgerichtet entsprechend der statischen Beanspruchung. Sie hat aufgrund ihres Aufbaus den größten Anteil an der Knochenoberfläche, die am aktiven Knochenstoffwechsel teilnimmt