Title: Kalzium - Knochenzusammensetzung 2

Knochenzellen

Osteoblasten

- entstehen aus mesenchymalen Stammzellen
- Sie befinden sich an der Oberfläche des Knochens, synthetisieren Prokollagen und Kollagen Typ I , für die Knochenneubildung verantwortlich.
- Sie sezernieren Osteokalzin und alkalische Phosphatase, beides Marker für den Knochenumbau

Osteoklasten

- sind bewegliche, große, multinukleäre Zellen, die Knochen abbauen. Ihre Vorläufer sind hämatopoietische Stammzellen

Osteozyten

- sind in der Knochenmatrix “gefangene” Osteoblasten, die durch lange, enge Canaliculi miteinander verbunden sind
- gelten als Hauptsensoren für die mechanische Krafteinwirkung auf den Knochen und sind damit beteiligt an der Anpassung des Knochens an mechanische Belastungen (“Mechanostat”)

“Lining cells”

- sind inaktive Osteoblasten, die auf der endostealen Knochenoberfläche liegen