Title: Hypothalamus - physiologiesche GL

Vasopressinrezeptor Typ 1 = V1-Rezeptor

Mechanismus der Signaltransduktion: Aktivierung der Phospholipase C → intrazell. Ca ↑

Lokalisation: Arteriolen (glatte Muskulatur), Thrombozyten, Leber, HVL

Vermittelte Wirkung:
- Vasokonstriktion → systemischer BD ↑
- Plättchenadhäsion ↑
- Glykogenolyse ↑
- ACTH-Sekretion ↑

Vasopressinrezeptor Typ 2 = V2-Rezeptor

Mechanismus der Signaltransduktion: Aktivierung der Adenylatzyklase → cAMP ↑ → Proteinkinase A ↑

Lokalisation: Niere (Epithel der Sammelrohre)

Vermittelte Wirkung:
Einbau von Wasserkanälen (Aquaporinen) in die luminale Zellmembran ↑ → Wasserrückresorption ↑ → Plasmaosmolarität ↓ und Konzentrierung des Urins (bis 1200 mosm/l)