Title: GL Diagnostik - weitere Möglichkeiten

Nuklearmedizin

Szintigraphie mit radioaktiv-markierten Substraten (Nuklide) für Funktionsdiagnostik endokriner Drüsen: Iod- (oder Technetium-) Szintigraphie bei Hyperthyreose.

MIBG-Szintigraphie bei Phäochromozytom.

Octreotid-Szintigraphie bei neuroendokrinen Tumoren.

Mikroskopie

Morphologisch

- Feinnadelpunktion Zytopathologie
(z.B. Feinnadelpunktion bei Schilddrüsentumor)
- Biopsie Histopathologie
(z.B. Klärung der Dignität eines endokrinen Tumors)

Molekularbiologisch

- Untersuchung von normalen Zellen auf Mutationen der Keimlinie
- Untersuchung von verändertem Gewebe (z.B. Tumor) auf Mutationen

Ultraschall, Computertomographie, Magnetresonanzimaging

- Visualisierung von endokrinen Drüsen (z.B. Hypophyse, Nebennieren, Schilddrüse) und eventuellen Veränderungen
- Lokalisation und Grössenbestimmung von Tumoren