Title: GL Diagnostik

Nachteile der Untersuchung der basalen Hormonkonzentration:

- ev. zu geringe Sensitivität: zum Teil liegen basale Hormonkonzentrationen unter der Nachweisgrenze (correct)
- ev. zu geringe Sensitivität: zum Teil liegen basale Hormonkonzentrationen weit über der Nachweisgrenze
- ev. zu hohe Sensitivität: zum Teil liegen basale Hormonkonzentrationen unter der Nachweisgrenze

- ev. Interaktionen, die das Resultat verfälschen können (z.B. Medikamente, andere Erkrankungen) (correct)
- nur durch ev. Interaktionen nachweisbar (z.B. Reaktion auf Medikamente, Begleiterkrankungen)

- zeitliche Einschränkung (correct)
- benötigt viel Platz
- sehr teuer