Title: Funktionsteste

Stimulationsteste

werden angewandt bei einer vermuteten Unterfunktion einer endokrinen Drüse

Prinzip

- Verabreichung eines Hormons (z.B. hypothalamischer releasing-factor, HVL-Hormon)
- Messung der entsprechenden Hormonkonzentrationen und Vergleich mit dem Basalwert

Aussage

- kein Ansteigen der Hormonkonzentration nach Verabreichung des Hormons lässt auf eine Unterfunktion schliessen

Beispiele

- GRF-Stimulationstest bei Verdacht auf GH-Mangel
- ACTH-Stimulationstest bei Verdacht auf NNR-Insuffizienz

Suppressionsteste

werden angewandt bei einer vermuteten Überfunktion einer endokrinen Drüse

Prinzip

- Verabreichung einer Substanz, die die Hormonsekretion hemmt oder den Feedback-Mechanismus unterbricht (z.B. Kortisol, Glukose)
- Messung der entsprechenden Hormonkonzentrationen und Vergleich mit dem Basalwert

Aussage

- bei einer normalen Funktion mit intakter Regulation supprimiert die von aussen zugeführte Substanz die Produktion der entsprechenden Hormone ausreichend
- bei pathologischen Zuständen (d.h. autonomer Hormonproduktion) ist die Suppression unvollständig oder aufgehoben

Beispiele

- Glukosesuppressionstest bei Verdacht auf GH-Übersekretion (Akromegalie)