Title: Ernährung - Physiol GL Quiz 2

Q: Was ist das "Broca-Gewicht"?
A: “Broca-Gewicht” entspricht etwa dem Durchschnittsgewicht

Normgewicht («Broca-Gewicht»)
Frauen und Männer: Normgewicht (kg) = Grösse (cm) – 100

Q: Was ist das "Sollgewicht"?
A: Gewicht mit der höchsten Lebenserwartung; nachzuschlagen in Tabellen («Metropolitan Life Insurance»)

Q: Was ist der BMI?
A: Mass für Grad des Unter- und Übergewichts, abhängig von der Körperlänge

Bodymass-Index (BMI) Männer und Frauen:
BMI (kg/m2) = Gewicht (kg) ÷ [Grösse (m)]2