Title: Erkrankungen des Hypothalamus-Hypophysen-Systems

Fill in the missing words

Q: Hypophysäre Erkrankungen verlaufen in der Regel langsam (häufig [...] von [...] bis zur Diagnose.

Symptome sind häufig [...] und können neben Symptomen einer [...]-Überfunktion bzw. -Unterfunktion lokale Symptome des [...] (Sehstörungen, Kopfschmerzen) hervorrufen.
A: Latenz; Jahren/Jahr/Jahre; unspezifisch; Hormon; Tumorwachstums/Tumors/Tumor/Wachstum des Tumors
  Hint: Wort für Zeit bis zum Ausbruch
  Hint: Zeitdauer (wie Minuten, Tage, Monate,...)
  Hint: spezifisch oder unspezifisch?
  Hint: was kann Sehstörungen auslösen?

Q: Welches sind Symptome einer hypophysären Unterfunktion?
- sekundäre Hypothyreose (correct)
  Hint: Kälteintoleranz, Müdigkeit, Gewichtszunahme, Obstipation
- sekundäre Nebenniereninsuffizienz (correct)
  Hint: Schwäche, Schwindel, Leistungsintoleranz
- sekundärer Hypogonadismus (correct)
  Hint: Oligo-/Amenorrhoe, Libido gesenkt, erektile Dysfunktion, Abnahme der Sekundärbehaarung
- somatotrope Insuffizienz (correct)
- Diabetes insipidus (correct)
  Hint: Polyurie, Nykturie, Polydipsie
- Hyperkortisolismus
  Hint: Gewichtszunahme, Änderung der Fettverteilung, Hautfragilität nimmt zu, Myopathie
- Wachstumshormonüberschuss
  Hint: Hand- und Fussgrösse wächst, Veränderung der Gesichtszüge, Veränderungen der Gebissstruktur
- Hyperprolaktinämie
  Hint: Galaktorrhoe, Oligo-/Amenorrhoe, Zeichen des Hypogonadismus

Fill in the missing words

Q: Bei der Labordiagnostik:

Hormone werden [...] oder im Rahmen eines Stimulations- oder [...]-tests (dynamische Testung) bestimmt. Bestimmung erfolgt in der Regel [...].
A: basal; Hemm/Hemm-; morgens
  Hint: Beachten der zirkadianen Rhythmik

Q: Bei einer vermuteten Unterfunktion wird ein Hemmtest durchgeführt.
A: false
If right: Ein Hemmtest wird bei einer vermuteten Überfunktion angewendet. Bei einer vermuteten Unterfunktion wird ein Stimulationstest durchgeführt.
If wrong: Ein Hemmtest wird bei einer vermuteten Überfunktion angewendet. Bei einer vermuteten Unterfunktion wird ein Stimulationstest durchgeführt.

Fill in the missing words

Q: Untersuchungsmethoden zur Diagnose von Erkrankungen des Hypothalamus-Hypohphysen-Systems:

[...]: erlaubt das Erfassen kleinster Läsionen und Differenzierung zwischen Läsionen (Zyste bzw. Adenom)

[...]: erlaubt das Erfassen von Gesichtsfeldausfällen, die durch eine Kompression des Chiasma opticum entstehen können.

[...]: wird praktisch immer bestimmt. Je nach Achse (thyreotrop, gonadotrop, somatotrop, kortikotrop, Prolaktin oder ADH) werden andere Hormone betrachtet.

[...]: diese Art von Test wird bei vermuteter Unterfunktion durchgeführt

[...]: diese Art von Test wird bei vermuteter Überfunktion durchgeführt
A: Magnetresonanztomografie/MRT; Gesichtsfeldausmessung/Perimetrie; basale Hormonkonzentration; Stimulationstest; Hemmtest