Title: Erkrankungen des HVL-Systems 18.9.1

hypophysäre Erkrankungen

- hypophysäre Raumforderung: Adenom, Zyste, Metastase (z.B. Mamma-Ca)
- St. n. Hypophysen-OP, St. n. Bestrahlung
- infiltrative Erkrankungen: Hämochromatose, Sarkoidose, Langerhanszell-Histiozytose
- Hypophyseninfarkt (z.B. als Folge eines grossen peripartalen Blutverlustes [Sheehan-Syndrom])
- Hypophysenapoplexie: ischämischer Infarkt in vorbestehendes Adenom mit sekundärer Einblutung
- genetische Erkrankungen: Mutationen in Genen für Transkriptionsfaktoren für hypophysäre Organogenese und Zelldifferenzierung; häufig kombinierte Ausfälle (PROP-1-/HESX1-/LHX3-Gen), selten isolierte Ausfälle

hypothalamische Erkrankungen

- Raumforderung: Kraniopharyngeom, Metastasen
- Schädel-Hirn-Trauma
- Bestrahlung
- Infiltrative Erkrankungen (s.o.)
- Infektion (z.B. tuberkulöse Meninigitis)