Title: Erkrankungen der NNR - Diagnostischer Alg - Cushing

- Bildgebung: MRT Hypophyse
- [Image: Diagnostischer Algorithmus bei Verdacht auf Cushing-Syndrom]
- Plasma-ACTH?
- CRH-Test oder high-dose DMS-Test (8mg)
- Bildgebung: CT oder MRT Nebennieren
- Bildgebung: CT/Octreotid-Scan
Q: Plasma-ACTH?
Q: CRH-Test oder high-dose DMS-Test (8mg)
Q: Bildgebung: CT oder MRT NN
Q: BG: dMRT Hypophyse
Q: BG: CT/Octreotid-Scan