Title: Akromegalie Patientenbeispiel

Q: Welche der folgenden Aussagen sind bei Akromegalie richtig?
- IGF-1 ist der beste Screeningparameter bei Verdacht auf Akromegalie (correct)
- Spontan gemessenes GH ist der beste Screeningparameter bei Verdacht auf Akromegalie
- Bei Verdacht auf Akromegalie sollte zuerst eine MRI-Untersuchung des Schädels durchgeführt werden.
- Zur weiteren Abklärung kann ein Glukosesuppressionstest durchgeführt werden. (correct)

Q: Wann ist der beste Zeitpunkt, um nach einer Hypophysen-Operation bei Akromegalie das IGF1 zu kontrollieren?
- 2. Postoperativer Tag
- 12 Wochen postoperativ (correct) (Merke: Das IGF1 hat wegen der Bindung an IGF-Bindungsproteine eine lange Halbwertzeit, so dass erst 12 Wochen nach der Operation ein steady state vorliegt und eine Aussage zur biochemischen Normalisierung gemacht werden kann. Hingegen normalisiert sich das GH relativ rasch nach der Operation (kurze Halbwertszeit).)
- 18 Wochen postoperativ
- 1 Woche postoperativ