Title: SIAD Patientenbeispiel

Q: Welche Laborkonstellation spricht für das Vorliegen eines SIAD?
- tiefes Serum Natrium, hohe Urinosmolalität (correct)
- hohes Serum Natrium, hohe Urinosmolalität
- normales Serum Natrium, tiefe Urinosmolalität
- tiefes Natrium, tiefes Kalium, hohe Urinosmolalität

Q: Vor der Diagnosestellung eines SIAD als Ursache einer hypoosmolaren Hyponatriämie, sollten welche endokrinen Erkrankungen ausgeschlossen werden?
- Akromegalie
- Hyperthyreose
- Hypothyreose (correct)
- Nebennierenrindeninsuffizienz (correct)

Q: Welche der folgenden Aussagen sind richtig?
- Eine chronische Hyponatriämie sollte langsam (innerhalb von Tagen) korrigiert werden. (correct)
- eine akute Hyponatriämie mit Krampfanfall und neurologischen Symptomen muss rasch korrigiert werden. (correct)
- Diuretika vom Thiazid-Typ können eine Hyponatriämie verursachen. (correct)
- Ein SIAD Patient benötigt immer perorale Kochsalz-Tabletten

Q: Wie wirkt das ADH?
- Wasserrückresorption durch Einbau von Wasserkanälen in die Sammelrohre der Niere (correct)
- Vasodilatation
- Vasokonstriktion (correct)
- Kaliumausscheidung

Q: ADH wirkt an
- Henle'sche Schleife
- pars convoluta proximalis
- vasa recta
- Sammelrohren (correct)