Title: Osteoporose - Quiz

Osteoporose

Q: Was ist Osteoporose?
A: Osteoporose ist eine systemische Skeletterkrankung, bei der Knochenmasse und -qualität vermindert sind. Die Widerstandsfähigkeit des Knochens ist vermindert und das Frakturrisiko somit erhöht.

Q: Was sind die Hauptrisikofaktoren für das Auftreten von osteoporotischen Faktoren?
A: - Alter > 70 Jahre

- BMI < 20 kg/m2

- Frakturanamnese

- ausgeprägte körperliche Inaktivität

Q: Wann kann Osteoporose diagnostiziert werden?
A: Primäre Osteoporose ist eine Ausschlussdiagnose.

Die Patienten sind bis zum Auftreten von Frakturen asymptomatisch.

Rarefizierung der Trabekel oder Deformationen von Wirbelkörpern im Röntgenbild sind Hinweise auf eine mögliche osteoporotische Ursache. Zur Diagnose braucht es eine Wirbelkörperfraktur.

Q: Wie wird das Frakturrisiko bestimmt?
A: Es wird die Knochendichte gemessen (mittels DEXA) und die Risikofaktoren werden erhoben.

Das absolute Frakturrisiko wird  mit Densitometrie bestimmt unter Berücksichtigung von:

Alter bestehende Frakturen zusätzliche Risikofaktoren und Zeichen eines erhöhten Knochenabbaus

Blutuntersuchungen dienen v.a. der Abklärung einer sekundären Osteoporose

Q: Welche Medikamente sind zur Senkung des Frakturrisikos am besten belegt? (Therapie 1. Wahl)
A: - Bisphosphonate

- Selektive Östrogenrezeptor-Modulatoren

- Parathormon (Teriparatid)

- Strontiumranelat