Title: Lipide - Dyslipidämie Einteilung Bilder 2

[Image: Lipämisches Serum bei schwerer Hypertriglyzeridämie. a Serum nach Blutentnahme, b Serum 16 h nach Blutentnahme und Lagerung im Kühlschrank]

[Image: Eruptive Xanthome]