Title: KH - Diabetische Retinopathie 2

Symptome

- erst im späteren Verlauf treten Sehstörungen auf
- Makulaödem, Glaskörpereinblutung oder Amotio retinae führt zu Sehstörungen bis zur Erblindung

Therapie

- Optimierung der Blutzucker- und Blutdruckeinstellung
- Applikation von VEGF-Inhibitoren (hemmt die Neovaskularisation), Laserkoagulation der Retina (verbessert O2-Versorgung des Gewebes), evtl. Vitrektomie