Title: CPGs

Q: Wieso feuren die unteren Motoneurone des Streckmuskels und Beugemuskels alternierend?
- Die Aktivität von vorgeschalteten Interneuronen alterniert, weil sie sich gegenseitig über weitere inhibitorische Interneuronen hemmen. (correct)
- Die unteren Motoneurone werden abwechselnd von unterschiedlichen Kernen des Hirnstamms aktiviert.
- Die unteren Motoneurone können immer nur in kurzen Impulsen feuern.
- Der Streckmuskel und der Beugemuskel werden von den gleichen unteren Motoneuronen aktiviert.