Title: Wie unterscheiden sich innere und äussere Haarzellen?

Q: Wie unterscheiden sich die inneren und äusseren Haarzellen im Corti-Organ?
- Die äusseren Haarzellen sind mit der Tektorialmembran verbunden. (correct)
- Die inneren Haarzellen sind mit der Tektorialmembran verbunden.

Q: Was ist die Aufgabe der inneren Haarzellen?
- Umwandlung von Bewegungsimpulsen in elektrische Signale. (correct)
- Verstärkung der Vibrationen der Basilarmembran.