Title: Weisse und rote Muskeln

Q: Worin unterscheiden sich glykolytische Faseren (weisser Muskel) von oxidativen Faseren (rotem Muskel)?
- Glykolytische Faseren haben kleinere Durchmesser.
- Glykolytische Faseren ermüden schneller. (correct)
- Glykolytische Faseren haben viele Mitochondrien.
- Glykolytische Faseren werden für schnelle, feine Bewegungen verwendet. (correct)