Title: Ventral/dorsal Orientierung Karte

Q: Die Patientin im Bild oben kann die Orientierung der Karte nicht an die des Schlitzes anpassen, aber wenn sie die Karte in den Schlitz stecken muss gelingt dies ohne Probleme. Wenn die Bewegung einmal ausgeführt wurde kann sie sich auch an die Schlitzorientierung erinnern.

Welcher Teil des Gehirns ist bei dieser Patient beschädigt?
- ventraler Pfad (correct)
- dorsaler Pfad