Title: Propriozeptoren

- gleiche Muskellänge
- gleiche Sehnenlänge
- gleicher Gelenkwinkel
Q: S
A: gleiche Sehnenlänge
Q: M
A: gleiche Muskellänge
Q: G
A: gleicher Gelenkwinkel