Title: Phototransduktion

- Retinal liegt gebunden an Opsin vor
- Retinal liegt frei vor
- hohe cGMP Konzentration
- niedrige cGMP Konzentration
- Na+ Kanäle offen
- Na+ Kanäle geschlossen
- Membranpotential liegt bei -30 mv
- Membranpotential liegt bei -60 mv
- Photorezeptor setzt Glutamat frei
- Photorezeptor setzt kein Glutamat frei
Q: h
A: Retinal liegt frei vor; niedrige cGMP Konzentration; Na+ Kanäle geschlossen; Membranpotential liegt bei -60 mv; Photorezeptor setzt kein Glutamat frei
Q: h
A: Retinal liegt frei vor; niedrige cGMP Konzentration; Na+ Kanäle geschlossen; Membranpotential liegt bei -60 mv; Photorezeptor setzt kein Glutamat frei
Q: h
A: Retinal liegt frei vor; niedrige cGMP Konzentration; Na+ Kanäle geschlossen; Membranpotential liegt bei -60 mv; Photorezeptor setzt kein Glutamat frei
Q: h
A: Retinal liegt frei vor; niedrige cGMP Konzentration; Na+ Kanäle geschlossen; Membranpotential liegt bei -60 mv; Photorezeptor setzt kein Glutamat frei
Q: h
A: Retinal liegt frei vor; niedrige cGMP Konzentration; Na+ Kanäle geschlossen; Membranpotential liegt bei -60 mv; Photorezeptor setzt kein Glutamat frei
Q: d
A: Retinal liegt gebunden an Opsin vor; hohe cGMP Konzentration; Na+ Kanäle offen; Membranpotential liegt bei -30 mv; Photorezeptor setzt Glutamat frei
Q: d
A: Retinal liegt gebunden an Opsin vor; hohe cGMP Konzentration; Na+ Kanäle offen; Membranpotential liegt bei -30 mv; Photorezeptor setzt Glutamat frei
Q: d
A: Retinal liegt gebunden an Opsin vor; hohe cGMP Konzentration; Na+ Kanäle offen; Membranpotential liegt bei -30 mv; Photorezeptor setzt Glutamat frei
Q: d
A: Retinal liegt gebunden an Opsin vor; hohe cGMP Konzentration; Na+ Kanäle offen; Membranpotential liegt bei -30 mv; Photorezeptor setzt Glutamat frei
Q: d
A: Retinal liegt gebunden an Opsin vor; hohe cGMP Konzentration; Na+ Kanäle offen; Membranpotential liegt bei -30 mv; Photorezeptor setzt Glutamat frei