Title: Photorezeptoren

Q: Wir können im Dunkeln nur unscharf sehen weil
- sich in der Fovea keine Stäbchen befinden. (correct)
- sich der Anteilen Zapfen beträchtlich zur Peripherie der Retina hin verringert.

Q: Wir können nur mit hellem Licht Farben sehn, weil
- die Wahrnehmung von Farben ausschliesslich über lichtunempfindlichen Zapfen möglich ist. (correct)
- die Antwort der Stäbchen ab einer bestimmten Reizintensität nicht mehr grösser wird.