Title: Myofibrille

- Sarkomer
- Titin
- Aktinfilament
- Myosinköpfe
- Myofibrille
- dicke Filamente
- dünne Filamente
Q: S
A: Sarkomer
Q: T
A: Titin
Q: A
A: Aktinfilament
Q: M
A: Myosinköpfe
Q: Mf
A: Myofibrille
Q: dF
A: dicke Filamente
Q: düF
A: dünne Filamente