Title: Merkmale des somatosensorischen Systems

Q: Welche der folgenden Merkmale unterscheidet das somatosensorische System von anderen Sinnessystemen, wie dem visuellen oder auditorischen System?
- Das somatosensorische System umfasst Sensoren, die über den Körper verteilt, in der Haut, den Muskeln und inneren Organen vorkommen. (correct)
- Das somatosensorische System überträgt Informationen ausschliesslich über sekundäre Sinneszellen.
- Alle Sensoren des somatosensorischen Systems sind in spezialisierte Strukturen (Sinnesorgane) eingebettet.
- Das somatosensorische System besteht aus sehr unterschiedlichen Sensoren, die in fünf verschiedenen Submodalitäten eingeteilt werden können. (correct)