Title: Golgi-Sehnenorgane

Q: Wo befinden sich die Golgi-Sehnenorgane?
- An den Übergängen zwischen Muskeln und Sehnen. (correct)
- In der Haut.
- In den Muskelfasern.
- In den Gelenkkapseln.

Q: Was ist die Hauptfunktion der Golgi-Sehnenorgane?
- Registrierung von Spannung in den Sehnen. (correct)
- Registrierung von Dehnung in den Muskeln.
- Registrierung von Vibrationen in den Knochen.
- Registrierung von Druck in den Gelenken.

Q: Wann kommt es zu einer Spannung in der Sehne?
- Wenn der Muskel kontrahiert. (correct)
- Wenn der Muskel gedehnt wird.