Title: EEG Messungen

Q: Was misst die Elektroenzephalographie (EEG)?
- die Summe der Spannungsänderungen unter der Elektrode. (correct)
- Änderungen des Blutflusses unter der Elektrode.
- die Stärke des Magnetfelds unter der Elektrode.
- den Wiederstand des Gewebes unter der Elektrode.

Q: Welche EEG-Wellen treten typischerweise im Wachzustand auf?
- Alpha-Wellen (correct)
- Beta-Wellen
- Delta-Wellen
- Theta-Wellen

Q: Welche EEG-Wellen sind am stärksten während des Tiefschlafs?
- Delta-Wellen (correct)
- Beta-Wellen
- Alpha-Wellen
- Theta-Wellen

Q: Was beschreibt die höhe der Amplitude in der EEG Messung?
- Die Synchronisation der elektrischer Signale im Gehirn. (correct)
- Die Richtung der elektrischer Signale im Gehirn.
- Die Dauer der elektrischer Signale im Gehirn.
- Die Frequenz der elektrischer Signale im Gehirn.