Title: Rolle Na+ und K+

Füllen Sie die Lücken mit den Richtigen Wörtern auf.

Q: Die Konzentration von [...]-Ionen ist auserhalb der Zelle höher als innerhalb der Zelle.

Die Konzentration von [...]-Ionen ist innerhalb der Zelle höher als ausserhalb der Zelle.

Die ruhende Zellmembran ist für [...]-Ionen durchlässiger als für [...]-Ionen.

Obwohl [...]-Ionen kaum zum Ruhemembranpotential beitragen, spielen sie eine Schlüsselrolle bei der Erzeugung von Aktionspotentialen.

Die Zelle Depolarisiert, wenn sich die Permeabilität für [...]-Ionen erhöht.

Bei einem Ausstrom von [...]-Ionen hyperpolarisiert die Zelle.
A: Na+; K+; K+; Na+; Na+; Na+; K+